\begin{optiontableAuto}
                    Gamma  &  \mc{1}{c}{--}  &                1  &  \mc{1}{l}{--}  &  RBF kernel parameter: Gamma (size of the Kernel) \\
                        C  &  \mc{1}{c}{--}  &                1  &  \mc{1}{l}{--}  &  Cost parameter \\
                      Tol  &  \mc{1}{c}{--}  &             0.01  &  \mc{1}{l}{--}  &  Tolerance parameter \\
                  MaxIter  &  \mc{1}{c}{--}  &             1000  &  \mc{1}{l}{--}  &  Maximum number of training loops 
\end{optiontableAuto}
