\begin{optiontableAuto}
                 MaxCalls  &  \mc{1}{c}{--}  &           100000  &  \mc{1}{l}{--}  &  Maximum number of minimisation calls \\
              InitialTemp  &  \mc{1}{c}{--}  &            1e+06  &  \mc{1}{l}{--}  &  Initial temperature \\
                  MinTemp  &  \mc{1}{c}{--}  &            1e-06  &  \mc{1}{l}{--}  &  Mimimum temperature \\
                      Eps  &  \mc{1}{c}{--}  &            1e-10  &  \mc{1}{l}{--}  &  Epsilon \\
                TempScale  &  \mc{1}{c}{--}  &                1  &  \mc{1}{l}{--}  &  Temperature scale \\
            AdaptiveSpeed  &  \mc{1}{c}{--}  &                1  &  \mc{1}{l}{--}  &  Adaptive speed \\
         TempAdaptiveStep  &  \mc{1}{c}{--}  &         0.009875  &  \mc{1}{l}{--}  &  Step made in each generation temperature adaptive \\
          UseDefaultScale  &  \mc{1}{c}{--}  &            False  &  \mc{1}{l}{--}  &  Use default temperature scale for temperature minimisation algorithm \\
           UseDefaultTemp  &  \mc{1}{c}{--}  &            False  &  \mc{1}{l}{--}  &  Use default initial temperature \\
               KernelTemp  &  \mc{1}{c}{--}  &      IncAdaptive  &  IncAdaptive, DecAdaptive, Sqrt, Log, Sin, Homo, Geo  &  Temperature minimisation algorithm 
\end{optiontableAuto}
