\section{gear\-:\-:Measurement\-Surface\-Store\-Filler Class Reference}
\label{classgear_1_1MeasurementSurfaceStoreFiller}\index{gear\-::\-Measurement\-Surface\-Store\-Filler@{gear\-::\-Measurement\-Surface\-Store\-Filler}}
\subsection*{Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
virtual void {\bfseries get\-Measurement\-Surfaces} (std\-::vector$<$ {\bf Measurement\-Surface} $\ast$ $>$ \&) const =0\label{classgear_1_1MeasurementSurfaceStoreFiller_a6c7b5e1d742cc30668aaf034f23e6c40}

\item 
virtual std\-::string {\bfseries get\-Name} () const =0\label{classgear_1_1MeasurementSurfaceStoreFiller_ab8d93453c8b3856ef9001e5f13239279}

\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Detailed Description}


Definition at line 63 of file Measurement\-Surface\-Store.\-h.



The documentation for this class was generated from the following file\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
Measurement\-Surface\-Store.\-h\end{DoxyCompactItemize}
