\section{A\-I\-D\-A\-:\-:I\-Data\-Point Class Reference}
\label{classAIDA_1_1IDataPoint}\index{A\-I\-D\-A\-::\-I\-Data\-Point@{A\-I\-D\-A\-::\-I\-Data\-Point}}


Basic user-\/level interface class for holding and managing a single set of \char`\"{}measurements\char`\"{}.  




{\ttfamily \#include $<$I\-Data\-Point.\-h$>$}

Inheritance diagram for A\-I\-D\-A\-:\-:I\-Data\-Point\-:\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[height=2.000000cm]{classAIDA_1_1IDataPoint}
\end{center}
\end{figure}
\subsection*{Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
virtual {\bf $\sim$\-I\-Data\-Point} ()\label{classAIDA_1_1IDataPoint_aa63f1d4b01ca3329b3b36af3dee5c559}

\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Destructor. \end{DoxyCompactList}\item 
virtual int {\bf dimension} () const =0
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Get the dimension of the \doxyref{I\-Data\-Point}{p.}{classAIDA_1_1IDataPoint}, i.\-e. \end{DoxyCompactList}\item 
virtual {\bf I\-Measurement} $\ast$ {\bf coordinate} (int coord)=0
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Get the \doxyref{I\-Measurement}{p.}{classAIDA_1_1IMeasurement} for a given coordinate. \end{DoxyCompactList}\item 
virtual const {\bf I\-Measurement} $\ast$ {\bfseries coordinate} (int coord) const =0\label{classAIDA_1_1IDataPoint_a29c5338c9b5242d7e29bb4e9b30bb4dd}

\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
Basic user-\/level interface class for holding and managing a single set of \char`\"{}measurements\char`\"{}. 

\begin{DoxyAuthor}{Author}
The \doxyref{A\-I\-D\-A}{p.}{namespaceAIDA} team ({\tt http\-://aida.\-freehep.\-org/}) 
\end{DoxyAuthor}


\subsection{Member Function Documentation}
\index{A\-I\-D\-A\-::\-I\-Data\-Point@{A\-I\-D\-A\-::\-I\-Data\-Point}!coordinate@{coordinate}}
\index{coordinate@{coordinate}!AIDA::IDataPoint@{A\-I\-D\-A\-::\-I\-Data\-Point}}
\subsubsection[{coordinate}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}virtual {\bf I\-Measurement}$\ast$ A\-I\-D\-A\-::\-I\-Data\-Point\-::coordinate (
\begin{DoxyParamCaption}
\item[{int}]{coord}
\end{DoxyParamCaption}
)\hspace{0.3cm}{\ttfamily [pure virtual]}}\label{classAIDA_1_1IDataPoint_ada237921a991727e8d2d86ad42ee912d}


Get the \doxyref{I\-Measurement}{p.}{classAIDA_1_1IMeasurement} for a given coordinate. 


\begin{DoxyParams}{Parameters}
{\em coord} & The coordinate. \\
\hline
\end{DoxyParams}
\begin{DoxyReturn}{Returns}
The corresponding \doxyref{I\-Measurement}{p.}{classAIDA_1_1IMeasurement}. 
\end{DoxyReturn}


Implemented in {\bf A\-I\-D\-A\-::\-I\-Data\-Point\-R\-O\-O\-T} \doxyref{}{p.}{classAIDA_1_1IDataPointROOT_a78351772ab7d2e8413c277d673592b9b}.

\index{A\-I\-D\-A\-::\-I\-Data\-Point@{A\-I\-D\-A\-::\-I\-Data\-Point}!dimension@{dimension}}
\index{dimension@{dimension}!AIDA::IDataPoint@{A\-I\-D\-A\-::\-I\-Data\-Point}}
\subsubsection[{dimension}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}virtual int A\-I\-D\-A\-::\-I\-Data\-Point\-::dimension (
\begin{DoxyParamCaption}
{}
\end{DoxyParamCaption}
) const\hspace{0.3cm}{\ttfamily [pure virtual]}}\label{classAIDA_1_1IDataPoint_a7e116cfcc90cf82cac6d10449cd5aab2}


Get the dimension of the \doxyref{I\-Data\-Point}{p.}{classAIDA_1_1IDataPoint}, i.\-e. 

the number of coordinates the point has. \begin{DoxyReturn}{Returns}
The dimension. 
\end{DoxyReturn}


Implemented in {\bf A\-I\-D\-A\-::\-I\-Data\-Point\-R\-O\-O\-T} \doxyref{}{p.}{classAIDA_1_1IDataPointROOT_a982214f37605f149619a2d167f11e68e}.



The documentation for this class was generated from the following file\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
I\-Data\-Point.\-h\end{DoxyCompactItemize}
