\section{marlintpc\-:\-:Grid\-Pix\-Xray\-Object\-Calculator\-Processor Class Reference}
\label{classmarlintpc_1_1GridPixXrayObjectCalculatorProcessor}\index{marlintpc\-::\-Grid\-Pix\-Xray\-Object\-Calculator\-Processor@{marlintpc\-::\-Grid\-Pix\-Xray\-Object\-Calculator\-Processor}}
Inheritance diagram for marlintpc\-:\-:Grid\-Pix\-Xray\-Object\-Calculator\-Processor\-:\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[height=2.000000cm]{classmarlintpc_1_1GridPixXrayObjectCalculatorProcessor}
\end{center}
\end{figure}
\subsection*{Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
virtual Processor $\ast$ {\bfseries new\-Processor} ()\label{classmarlintpc_1_1GridPixXrayObjectCalculatorProcessor_abfe4f048cd220eb2e7fcef6d7d0581d2}

\item 
virtual void {\bfseries init} ()\label{classmarlintpc_1_1GridPixXrayObjectCalculatorProcessor_a3218c3e66f6a86f1577485a79d5dfde8}

\item 
virtual void {\bfseries process\-Run\-Header} (lcio\-::\-L\-C\-Run\-Header $\ast$run)\label{classmarlintpc_1_1GridPixXrayObjectCalculatorProcessor_a5fc4c7dd77c3784938f7242d77a3c18a}

\item 
virtual void {\bfseries process\-Event} (lcio\-::\-L\-C\-Event $\ast$evt)\label{classmarlintpc_1_1GridPixXrayObjectCalculatorProcessor_aaeaa6d6e0f2f45406f2e63eb7b81985f}

\item 
virtual void {\bfseries end} ()\label{classmarlintpc_1_1GridPixXrayObjectCalculatorProcessor_a2cd4696ffbda4776582de0f9bdc9f722}

\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{Protected Attributes}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
std\-::string {\bfseries \-\_\-input\-Col}\label{classmarlintpc_1_1GridPixXrayObjectCalculatorProcessor_a46a613b407c938b389c1233ed43c543f}

\item 
std\-::string {\bfseries \-\_\-output\-Col}\label{classmarlintpc_1_1GridPixXrayObjectCalculatorProcessor_a0f6b24a0084f5b12d29f294ed2339198}

\item 
std\-::string {\bfseries \-\_\-output\-Hits}\label{classmarlintpc_1_1GridPixXrayObjectCalculatorProcessor_a6d3639d21bf2df435a320c21a365f22e}

\item 
std\-::string {\bfseries \-\_\-output\-Xrays}\label{classmarlintpc_1_1GridPixXrayObjectCalculatorProcessor_a241b13900091373a62311e8d7c68a537}

\item 
std\-::string {\bfseries \-\_\-mode\-Map\-Col\-Name}\label{classmarlintpc_1_1GridPixXrayObjectCalculatorProcessor_afed8f03c2f23e5a6c6688eacc6c809cc}

\item 
std\-::string {\bfseries \-\_\-mode\-Map\-Corr\-Name}\label{classmarlintpc_1_1GridPixXrayObjectCalculatorProcessor_a503a1c025297df24982b62082dd9f444}

\item 
int {\bfseries \-\_\-min\-No\-Pixels}\label{classmarlintpc_1_1GridPixXrayObjectCalculatorProcessor_af788db107acd5aefdd91deea6337d77d}

\item 
double {\bfseries \-\_\-shutter}\label{classmarlintpc_1_1GridPixXrayObjectCalculatorProcessor_a69db4f0f79165dd7034f7b0d28f5df6e}

\item 
double {\bfseries \-\_\-readout\-Frequency}\label{classmarlintpc_1_1GridPixXrayObjectCalculatorProcessor_a71dbe8d5b4a949839383377eeebf105a}

\item 
double {\bfseries \-\_\-drift\-Velocity}\label{classmarlintpc_1_1GridPixXrayObjectCalculatorProcessor_aef3dc58a178314abbb020f47a256fa19}

\item 
bool {\bfseries \-\_\-multi\-Shutter}\label{classmarlintpc_1_1GridPixXrayObjectCalculatorProcessor_abd8b2d4a4a198c549e52f4086a958068}

\item 
int {\bfseries \-\_\-output\-Is\-Transient}\label{classmarlintpc_1_1GridPixXrayObjectCalculatorProcessor_a6de05a9a13b45c6787352efc55ec0b0f}

\item 
tpcconddata\-::\-Time\-Pix\-Map $\ast$ {\bfseries \-\_\-time\-Pix\-Map}\label{classmarlintpc_1_1GridPixXrayObjectCalculatorProcessor_a5dd0332ae29bf7ce29af46c2f348119b}

\item 
T\-H1\-D $\ast$ {\bfseries \-\_\-histo\-Rot\-Angle}\label{classmarlintpc_1_1GridPixXrayObjectCalculatorProcessor_a785b18b64060da97de8d3c9e3ef447d7}

\item 
T\-H1\-D $\ast$ {\bfseries \-\_\-histo\-Excentricity}\label{classmarlintpc_1_1GridPixXrayObjectCalculatorProcessor_a64acfb4f83e084e25e13372bdefadd7b}

\item 
T\-H2\-D $\ast$ {\bfseries \-\_\-scatter\-Excentricity}\label{classmarlintpc_1_1GridPixXrayObjectCalculatorProcessor_a75e9126ecb97bfb25a108a44c7e59903}

\end{DoxyCompactItemize}


The documentation for this class was generated from the following files\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
Grid\-Pix\-Xray\-Object\-Calculator\-Processor.\-h\item 
Grid\-Pix\-Xray\-Object\-Calculator\-Processor.\-cc\end{DoxyCompactItemize}
