\section{Simple\-F\-Cal\-Digi Class Reference}
\label{classSimpleFCalDigi}\index{Simple\-F\-Cal\-Digi@{Simple\-F\-Cal\-Digi}}


=== \doxyref{Simple\-F\-Cal\-Digi}{p.}{classSimpleFCalDigi} Processor === \par
 Simple calorimeter digitizer for the L\-Cal Processor.  




{\ttfamily \#include $<$Simple\-F\-Cal\-Digi.\-h$>$}

Inheritance diagram for Simple\-F\-Cal\-Digi\-:\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[height=2.000000cm]{classSimpleFCalDigi}
\end{center}
\end{figure}
\subsection*{Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
virtual Processor $\ast$ {\bfseries new\-Processor} ()\label{classSimpleFCalDigi_a69ca5753d8bc84155fea07841e1284e9}

\item 
virtual void {\bfseries init} ()\label{classSimpleFCalDigi_aa8879360a1613a1e4be050fe4835206b}

\item 
virtual void {\bfseries process\-Run\-Header} (L\-C\-Run\-Header $\ast$run)\label{classSimpleFCalDigi_a0057038c03b27f6d770907e454bbad8a}

\item 
virtual void {\bfseries process\-Event} (L\-C\-Event $\ast$evt)\label{classSimpleFCalDigi_a68dfab20eaf96e49a932df8c21b4e426}

\item 
virtual void {\bfseries check} (L\-C\-Event $\ast$evt)\label{classSimpleFCalDigi_a3b19e71f600bbf35268a91899a88a6b4}

\item 
virtual void {\bfseries end} ()\label{classSimpleFCalDigi_a130016a4520c26eceec9c73f98b70665}

\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{Protected Attributes}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
int {\bfseries \-\_\-n\-Run}\label{classSimpleFCalDigi_a7d87995b257a343ff6788bbcb5457173}

\item 
int {\bfseries \-\_\-n\-Evt}\label{classSimpleFCalDigi_aa5cde519fe9fb0c310cc1764de579503}

\item 
std\-::vector$<$ std\-::string $>$ {\bfseries \-\_\-fcal\-Collections}\label{classSimpleFCalDigi_a34689d39e0b49ae6db9e346d1dacb52b}

\item 
std\-::string {\bfseries \-\_\-output\-Fcal\-Collection}\label{classSimpleFCalDigi_a8b3703bc508da4a910deb78d2eb4920e}

\item 
std\-::string {\bfseries \-\_\-output\-Rel\-Collection}\label{classSimpleFCalDigi_a321be505f149250bfec98fa78537f928}

\item 
std\-::string {\bfseries \-\_\-cell\-I\-D\-Layer\-String}\label{classSimpleFCalDigi_a43a419a0796fbd402ff2c407e9a458bd}

\item 
std\-::string {\bfseries \-\_\-default\-Encoding}\label{classSimpleFCalDigi_a4a6997fb6aac643dd054f8eedb55a3ed}

\item 
std\-::string {\bfseries \-\_\-calo\-Layout}\label{classSimpleFCalDigi_a30e074f4e0f96feddc5c9ca76e470f05}

\item 
std\-::string {\bfseries \-\_\-calo\-I\-D}\label{classSimpleFCalDigi_a1ef90f2e71b21ffa115a1afc4e3a48fe}

\item 
std\-::string {\bfseries \-\_\-calo\-Type}\label{classSimpleFCalDigi_ae10f754cf16621f1fe6c4dd12e0959cf}

\item 
float {\bfseries \-\_\-threshold\-Fcal}\label{classSimpleFCalDigi_ac05ff585248921c29abe879d8b9a000a}

\item 
float {\bfseries \-\_\-calibr\-Coeff\-Fcal}\label{classSimpleFCalDigi_aaa005b6785204e48d3f9bee9a43df0df}

\item 
bool {\bfseries \-\_\-fix\-L\-Cal\-Hits}\label{classSimpleFCalDigi_aa20eff4456601dedc1d73708394bebf6}

\item 
float {\bfseries xing\-\_\-angle}\label{classSimpleFCalDigi_a37b61b6f07a48ef104cd40196a21e8c2}

\item 
float {\bfseries z\-Min}\label{classSimpleFCalDigi_a3d7d1066959b380bd25ac24a9ea8ca46}

\item 
float {\bfseries d\-Z}\label{classSimpleFCalDigi_afd7d334438189b6c20cd6cf681d26230}

\item 
float {\bfseries r\-Min}\label{classSimpleFCalDigi_a10d31b43cc5a4fd55246988da6f02add}

\item 
float {\bfseries cell\-Dim\-R}\label{classSimpleFCalDigi_a1ee8531cf2960f4909fdace340d48f7a}

\item 
float {\bfseries cell\-Dim\-Phi}\label{classSimpleFCalDigi_ae10e8f37acff9ddcf9f4b08ae109a737}

\item 
float {\bfseries W\-Thickness}\label{classSimpleFCalDigi_a259a7ac6c54fe2c667e02fc39bfc60d2}

\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
=== \doxyref{Simple\-F\-Cal\-Digi}{p.}{classSimpleFCalDigi} Processor === \par
 Simple calorimeter digitizer for the L\-Cal Processor. 

\par
 Converts Sim\-Calorimeter\-Hit collections to one Calorimeter\-Hit collection applying a threshold and an calibration constant... 

The documentation for this class was generated from the following file\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
Simple\-F\-Cal\-Digi.\-h\end{DoxyCompactItemize}
