\section{My\-G4\-Universal\-Fluctuation\-For\-Si Class Reference}
\label{classMyG4UniversalFluctuationForSi}\index{My\-G4\-Universal\-Fluctuation\-For\-Si@{My\-G4\-Universal\-Fluctuation\-For\-Si}}
\subsection*{Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
double {\bfseries Sample\-Fluctuations} (const double momentum, const double mass, double \&tmax, const double length, const double mean\-Loss)\label{classMyG4UniversalFluctuationForSi_ab37403ad269d778ca20374cc7f314c9f}

\end{DoxyCompactItemize}


The documentation for this class was generated from the following file\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
My\-G4\-Universal\-Fluctuation\-For\-Si.\-h\end{DoxyCompactItemize}
