\section{Soft\-Gauss\-Mass\-Constraint.\-cc File Reference}
\label{SoftGaussMassConstraint_8cc}\index{Soft\-Gauss\-Mass\-Constraint.\-cc@{Soft\-Gauss\-Mass\-Constraint.\-cc}}


Implements class \doxyref{Soft\-Gauss\-Mass\-Constraint}{p.}{classSoftGaussMassConstraint}.  


{\ttfamily \#include \char`\"{}Soft\-Gauss\-Mass\-Constraint.\-h\char`\"{}}\\*
{\ttfamily \#include \char`\"{}Particle\-Fit\-Object.\-h\char`\"{}}\\*
{\ttfamily \#include $<$iostream$>$}\\*
{\ttfamily \#include $<$cmath$>$}\\*
{\ttfamily \#include $<$cassert$>$}\\*


\subsection{Detailed Description}
Implements class \doxyref{Soft\-Gauss\-Mass\-Constraint}{p.}{classSoftGaussMassConstraint}. {\bfseries Changelog\-:} 

{\bfseries C\-V\-S} Log messages\-:
\begin{DoxyItemize}
\item \begin{DoxyParagraph}{Log\-:}
\doxyref{Soft\-Gauss\-Mass\-Constraint.\-cc}{p.}{SoftGaussMassConstraint_8cc},v 
\end{DoxyParagraph}

\item Revision 1.\-1 2008/02/12 16\-:43\-:26 blist
\item First Version of Soft Constraints
\item 
\item Revision 1.\-2 2008/02/12 11\-:03\-:32 blist
\item Added doxygen configuration
\item 
\end{DoxyItemize}