\section{Parameter\-Scanner.\-cc File Reference}
\label{ParameterScanner_8cc}\index{Parameter\-Scanner.\-cc@{Parameter\-Scanner.\-cc}}


Implements class Parameter\-Scanner.  




\subsection{Detailed Description}
Implements class Parameter\-Scanner. {\bfseries Changelog\-:} 
\begin{DoxyItemize}
\item 
\end{DoxyItemize}

{\bfseries C\-V\-S} Log messages\-:
\begin{DoxyItemize}
\item \begin{DoxyParagraph}{Log\-:}
\doxyref{Parameter\-Scanner.\-cc}{p.}{ParameterScanner_8cc},v 
\end{DoxyParagraph}

\item Revision 1.\-2 2011/03/16 16\-:33\-:24 mbeckman
\item Compatibility fixes with I\-L\-C\-Soft svn
\item 
\item Revision 1.\-1 2011/03/03 15\-:03\-:03 blist
\item Latest version, with \doxyref{New\-Fitter\-G\-S\-L}{p.}{classNewFitterGSL}
\item 
\item Revision 1.\-1 2010/05/25 15\-:02\-:11 blist
\item Parameter\-Scanner added
\item 
\item 
\end{DoxyItemize}