\section{Mass\-Constraint.\-cc File Reference}
\label{MassConstraint_8cc}\index{Mass\-Constraint.\-cc@{Mass\-Constraint.\-cc}}


Implements class \doxyref{Mass\-Constraint}{p.}{classMassConstraint}.  


{\ttfamily \#include \char`\"{}Mass\-Constraint.\-h\char`\"{}}\\*
{\ttfamily \#include \char`\"{}Particle\-Fit\-Object.\-h\char`\"{}}\\*
{\ttfamily \#include $<$iostream$>$}\\*
{\ttfamily \#include $<$cmath$>$}\\*
{\ttfamily \#include $<$cassert$>$}\\*


\subsection{Detailed Description}
Implements class \doxyref{Mass\-Constraint}{p.}{classMassConstraint}. {\bfseries Changelog\-:} 

{\bfseries C\-V\-S} Log messages\-:
\begin{DoxyItemize}
\item \begin{DoxyParagraph}{Log\-:}
\doxyref{Mass\-Constraint.\-cc}{p.}{MassConstraint_8cc},v 
\end{DoxyParagraph}

\item Revision 1.\-2 2008/02/12 11\-:03\-:32 blist
\item Added doxygen configuration
\item 
\end{DoxyItemize}