\section{Jet\-Fit\-Object.\-h File Reference}
\label{JetFitObject_8h}\index{Jet\-Fit\-Object.\-h@{Jet\-Fit\-Object.\-h}}


Declares class \doxyref{Jet\-Fit\-Object}{p.}{classJetFitObject}.  


{\ttfamily \#include \char`\"{}Particle\-Fit\-Object.\-h\char`\"{}}\\*
\subsection*{Classes}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
class {\bf Jet\-Fit\-Object}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Class for jets with (E, eta, phi) in kinematic fits. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
Declares class \doxyref{Jet\-Fit\-Object}{p.}{classJetFitObject}. {\bfseries Changelog\-:} 
\begin{DoxyItemize}
\item 
\end{DoxyItemize}

{\bfseries C\-V\-S} Log messages\-:
\begin{DoxyItemize}
\item \begin{DoxyParagraph}{Log\-:}
\doxyref{Jet\-Fit\-Object.\-h}{p.}{JetFitObject_8h},v 
\end{DoxyParagraph}

\item Revision 1.\-3 2011/03/03 15\-:03\-:02 blist
\item Latest version, with \doxyref{New\-Fitter\-G\-S\-L}{p.}{classNewFitterGSL}
\item 
\item Revision 1.\-2 2009/02/17 12\-:46\-:34 blist
\item Improved version of \doxyref{Newton\-Fitter\-G\-S\-L}{p.}{classNewtonFitterGSL}, \doxyref{Jet\-Fit\-Object}{p.}{classJetFitObject} changed
\item 
\item Revision 1.\-1 2008/02/12 10\-:19\-:05 blist
\item First version of Marlin\-Kinfit
\item 
\item Revision 1.\-9 2008/02/04 17\-:30\-:53 blist
\item Newton\-Fitter works now!
\item 
\item Revision 1.\-8 2008/01/30 21\-:48\-:02 blist
\item Newton Fitter still doesnt work \-:-\/(
\item 
\item Revision 1.\-7 2008/01/30 09\-:14\-:53 blist
\item Preparations for Newton\-Fitter
\item 
\item Revision 1.\-6 2008/01/29 17\-:23\-:00 blist
\item new add\-To2nd\-Derivatives and set\-Param
\item 
\item Revision 1.\-5 2007/09/17 12\-:50\-:15 blist
\item Some parameters reordered
\item 
\item Revision 1.\-4 2007/09/13 08\-:09\-:50 blist
\item Updated 2nd derivatives for px,py,pz,E constraints, improved header documentation
\item 
\end{DoxyItemize}