<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\section{Jet\-Fit\-Object.\-cc File Reference}
\label{JetFitObject_8cc}\index{Jet\-Fit\-Object.\-cc@{Jet\-Fit\-Object.\-cc}}


Implements class \doxyref{Jet\-Fit\-Object}{p.}{classJetFitObject}.  


{\ttfamily \#include \char`\"{}Jet\-Fit\-Object.\-h\char`\"{}}\\*
{\ttfamily \#include $&lt;$cmath$&gt;$}\\*
{\ttfamily \#include $&lt;$cassert$&gt;$}\\*
{\ttfamily \#include $&lt;$iostream$&gt;$}\\*


\subsection{Detailed Description}
Implements class \doxyref{Jet\-Fit\-Object}{p.}{classJetFitObject}. {\bfseries Changelog\-:} 
\begin{DoxyItemize}
\item 26.\-09.\-2008 mbeckman\-: Minor bug fixes, dodged possible division by zero
\end{DoxyItemize}

{\bfseries C\-V\-S} Log messages\-:
\begin{DoxyItemize}
\item \begin{DoxyParagraph}{Log\-:}
\doxyref{Jet\-Fit\-Object.\-cc}{p.}{JetFitObject_8cc},v 
\end{DoxyParagraph}

\item Revision 1.\-9 2011/03/03 15\-:03\-:03 blist
\item Latest version, with \doxyref{New\-Fitter\-G\-S\-L}{p.}{classNewFitterGSL}
\item 
\item Revision 1.\-8 2010/07/05 19\-:52\-:33 mbeckman
\item \doxyref{Jet\-Fit\-Object.\-cc}{p.}{JetFitObject_8cc}\-: commented out assert(!isnan(...))
\item 
\item Revision 1.\-7 2009/02/23 12\-:04\-:05 mbeckman
\item -\/ Photon\-Fit\-Object\-: bug fix (1/0), removed dispensable variables
\item -\/ Photon\-Fit\-Object\-Pxyg\-: bug fixes (1/0, order of computing variables), modified parametrization
\item -\/ \doxyref{Jet\-Fit\-Object}{p.}{classJetFitObject}\-: added start parameter check (inf, nan)
\item 
\item Revision 1.\-6 2009/02/18 11\-:56\-:21 mbeckman
\item Photon\-Fit\-Object$\ast$.cc\-: documentation, debug output
\item \doxyref{Newton\-Fitter\-G\-S\-L.\-cc}{p.}{NewtonFitterGSL_8cc}\-: bug fix (Lagrange multipliers not initialized), debug output
\item \doxyref{Jet\-Fit\-Object.\-cc}{p.}{JetFitObject_8cc}\-: bug fix\-: division by 0, if energy $&lt;$= mass
\item 
\item Revision 1.\-5 2009/02/17 12\-:46\-:34 blist
\item Improved version of \doxyref{Newton\-Fitter\-G\-S\-L}{p.}{classNewtonFitterGSL}, \doxyref{Jet\-Fit\-Object}{p.}{classJetFitObject} changed
\item 
\item Revision 1.\-4 2008/10/16 08\-:13\-:44 blist
\item New versions of O\-P\-A\-Lfitter and Newtonfitter using G\-S\-L
\item 
\item Revision 1.\-3 2008/09/26 15\-:26\-:39 mbeckman
\item Added fit objects for pseudo-\/measured photons, minor changes/bug fixes in fitters and \doxyref{Jet\-Fit\-Object}{p.}{classJetFitObject}
\item 
\item Revision 1.\-2 2008/09/26 09\-:58\-:10 boehmej
\item removed $\sim$100 semicolons after \} at end of function implementation \-:)
\item 
\item Revision 1.\-1 2008/02/12 10\-:19\-:08 blist
\item First version of Marlin\-Kinfit
\item 
\item Revision 1.\-10 2008/02/07 08\-:15\-:25 blist
\item error calculation of constraints fixed
\item 
\item Revision 1.\-9 2008/02/04 17\-:30\-:53 blist
\item Newton\-Fitter works now!
\item 
\item Revision 1.\-8 2008/01/30 21\-:48\-:02 blist
\item Newton Fitter still doesnt work \-:-\/(
\item 
\item Revision 1.\-7 2008/01/30 09\-:14\-:53 blist
\item Preparations for Newton\-Fitter
\item 
\item Revision 1.\-6 2008/01/29 17\-:22\-:59 blist
\item new add\-To2nd\-Derivatives and set\-Param
\item 
\item Revision 1.\-5 2007/09/17 12\-:50\-:15 blist
\item Some parameters reordered
\item 
\item Revision 1.\-4 2007/09/13 08\-:09\-:50 blist
\item Updated 2nd derivatives for px,py,pz,E constraints, improved header documentation
\item 
\end{DoxyItemize}</pre></body></html>