\section{Base\-Constraint.\-h File Reference}
\label{BaseConstraint_8h}\index{Base\-Constraint.\-h@{Base\-Constraint.\-h}}


Declares class \doxyref{Base\-Constraint}{p.}{classBaseConstraint}.  


{\ttfamily \#include $<$iostream$>$}\\*
\subsection*{Classes}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
class {\bf Base\-Constraint}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Abstract base class for constraints of kinematic fits. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
Declares class \doxyref{Base\-Constraint}{p.}{classBaseConstraint}. {\bfseries Changelog\-:} 
\begin{DoxyItemize}
\item 6.\-6.\-04 B\-L\-: First doxygen docu
\item 12.\-2.\-08 B\-L\-: Part of functionality transferred to \doxyref{Base\-Hard\-Constraint}{p.}{classBaseHardConstraint}
\end{DoxyItemize}

{\bfseries C\-V\-S} Log messages\-:
\begin{DoxyItemize}
\item \begin{DoxyParagraph}{Log\-:}
\doxyref{Base\-Constraint.\-h}{p.}{BaseConstraint_8h},v 
\end{DoxyParagraph}

\item Revision 1.\-4 2011/03/03 15\-:03\-:02 blist
\item Latest version, with \doxyref{New\-Fitter\-G\-S\-L}{p.}{classNewFitterGSL}
\item 
\item Revision 1.\-3 2008/02/18 09\-:59\-:34 blist
\item \doxyref{Momentum\-Constraint}{p.}{classMomentumConstraint} and Soft\-Gauss\-Momentum\-C\-Onstraint added; P\-Constraint is obsolete
\item 
\item Revision 1.\-2 2008/02/12 16\-:43\-:25 blist
\item First Version of Soft Constraints
\item 
\item Revision 1.\-1 2008/02/12 10\-:19\-:04 blist
\item First version of Marlin\-Kinfit
\item 
\item Revision 1.\-8 2008/02/04 17\-:30\-:52 blist
\item Newton\-Fitter works now!
\item 
\item Revision 1.\-7 2008/01/30 09\-:14\-:53 blist
\item Preparations for Newton\-Fitter
\item 
\item Revision 1.\-6 2008/01/29 17\-:19\-:21 blist
\item no change
\item 
\item Revision 1.\-5 2007/09/14 10\-:58\-:42 blist
\item Better documentation,
\item added Py\-Constraint\-::add1st\-Derivatives\-To\-Matrix,
\item fixed bug in Pz\-Constraint\-::add1st\-Derivatives\-To\-Matrix
\item 
\end{DoxyItemize}