\section{lcfiplus\-:\-:Vertex\-Finder\-Tear\-Down$<$ Container, Vertex\-Fitter $>$ Class Template Reference}
\label{classlcfiplus_1_1VertexFinderTearDown}\index{lcfiplus\-::\-Vertex\-Finder\-Tear\-Down$<$ Container, Vertex\-Fitter $>$@{lcfiplus\-::\-Vertex\-Finder\-Tear\-Down$<$ Container, Vertex\-Fitter $>$}}


{\ttfamily \#include $<$Vertex\-Finder\-Tear\-Down.\-h$>$}

\subsection*{Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
{\bf Vertex} $\ast$ {\bf operator()} (const Container$<$ const {\bf Track} $\ast$ $>$ \&tracks, const Container$<$ const {\bf Track} $\ast$ $>$ $\ast$fixed\-Tracks=0, double chi\-Square\-Threshold=9.\-0, Container$<$ const {\bf Track} $\ast$ $>$ $\ast$residual=0, {\bf Vertex} $\ast$point\-Constraint=0)
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Member Function Documentation}
\index{lcfiplus\-::\-Vertex\-Finder\-Tear\-Down@{lcfiplus\-::\-Vertex\-Finder\-Tear\-Down}!operator()@{operator()}}
\index{operator()@{operator()}!lcfiplus::VertexFinderTearDown@{lcfiplus\-::\-Vertex\-Finder\-Tear\-Down}}
\subsubsection[{operator()}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}template$<$template$<$ class T, class Allocator=allocator$<$ T $>$ $>$ class Container = std\-::vector, template$<$ class Iterator $>$ class Vertex\-Fitter = Vertex\-Fitter\-L\-C\-F\-I$>$ {\bf Vertex}$\ast$ {\bf lcfiplus\-::\-Vertex\-Finder\-Tear\-Down}$<$ Container, Vertex\-Fitter $>$\-::operator() (
\begin{DoxyParamCaption}
\item[{const Container$<$ const {\bf Track} $\ast$ $>$ \&}]{tracks, }
\item[{const Container$<$ const {\bf Track} $\ast$ $>$ $\ast$}]{fixed\-Tracks = {\ttfamily 0}, }
\item[{double}]{chi\-Square\-Threshold = {\ttfamily 9.0}, }
\item[{Container$<$ const {\bf Track} $\ast$ $>$ $\ast$}]{residual = {\ttfamily 0}, }
\item[{{\bf Vertex} $\ast$}]{point\-Constraint = {\ttfamily 0}}
\end{DoxyParamCaption}
)\hspace{0.3cm}{\ttfamily [inline]}}\label{classlcfiplus_1_1VertexFinderTearDown_a6c48ff352370cde04ca2360e7c27f910}


References lcfiplus\-::\-Vertex\-::get\-Chi2\-Track(), lcfiplus\-::\-Vertex\-::get\-Tracks\-Chi2\-Map(), and lcfiplus\-::\-Vertex\-::get\-Worst\-Track().



The documentation for this class was generated from the following file\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
{\bf Vertex\-Finder\-Tear\-Down.\-h}\end{DoxyCompactItemize}
