\section{V\-X\-D\-Helix\-Fitter\-Exception Class Reference}
\label{classVXDHelixFitterException}\index{V\-X\-D\-Helix\-Fitter\-Exception@{V\-X\-D\-Helix\-Fitter\-Exception}}
Inheritance diagram for V\-X\-D\-Helix\-Fitter\-Exception\-:\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[height=2.000000cm]{classVXDHelixFitterException}
\end{center}
\end{figure}
\subsection*{Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
{\bfseries V\-X\-D\-Helix\-Fitter\-Exception} (const std\-::string \&text)\label{classVXDHelixFitterException_aaab4b640623483ffa9930623aad6e7e2}

\item 
virtual const char $\ast$ {\bfseries what} () const   throw ()\label{classVXDHelixFitterException_afe2fa018c3ea46f783548e4c5ae34bb4}

\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{Protected Attributes}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
std\-::string {\bfseries message}\label{classVXDHelixFitterException_a3fb9be6cea33236f9d3ed0dbefe30e3c}

\end{DoxyCompactItemize}


The documentation for this class was generated from the following file\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
V\-X\-D\-Helix\-Fitter.\-h\end{DoxyCompactItemize}
