KiTrack::ICriterion

KiTrack::Crit2_DeltaPhi

KiTrack::Crit2_DeltaPhi_MV

KiTrack::Crit2_DeltaRho

KiTrack::Crit2_DeltaTheta_MV

KiTrack::Crit2_Distance_MV

KiTrack::Crit2_HelixWithIP

KiTrack::Crit2_RZRatio

KiTrack::Crit2_StraightTrackRatio

KiTrack::Crit3_2DAngle

KiTrack::Crit3_2DAngleTimesR

KiTrack::Crit3_3DAngle

KiTrack::Crit3_3DAngleTimesR

KiTrack::Crit3_ChangeRZRatio

KiTrack::Crit3_IPCircleDist

KiTrack::Crit3_IPCircleDistTimesR

KiTrack::Crit3_NoZigZag_MV

KiTrack::Crit3_PT

KiTrack::Crit3_PT_MV

KiTrack::Crit4_2DAngleChange

KiTrack::Crit4_3DAngleChange

KiTrack::Crit4_3DAngleChangeNormed

KiTrack::Crit4_DistOfCircleCenters

KiTrack::Crit4_DistToExtrapolation

KiTrack::Crit4_NoZigZag

KiTrack::Crit4_PhiZRatioChange

KiTrack::Crit4_RChange