\section{Endcap\-Helix\-Fitter\-Exception Class Reference}
\label{classEndcapHelixFitterException}\index{Endcap\-Helix\-Fitter\-Exception@{Endcap\-Helix\-Fitter\-Exception}}
Inheritance diagram for Endcap\-Helix\-Fitter\-Exception\-:\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[height=2.000000cm]{classEndcapHelixFitterException}
\end{center}
\end{figure}
\subsection*{Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
{\bfseries Endcap\-Helix\-Fitter\-Exception} (const std\-::string \&text)\label{classEndcapHelixFitterException_a55e08df45afb29fcfbc2c589fcccb31b}

\item 
virtual const char $\ast$ {\bfseries what} () const   throw ()\label{classEndcapHelixFitterException_a161dded555ec84df51eeb08cd4d20990}

\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{Protected Attributes}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
std\-::string {\bfseries message}\label{classEndcapHelixFitterException_ae02dd64cce3ac0d52c1aada80649d40e}

\end{DoxyCompactItemize}


The documentation for this class was generated from the following file\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
Endcap\-Helix\-Fitter.\-h\end{DoxyCompactItemize}
