\hypertarget{_detector_data_8cpp}{\section{/opt/ilcsoft/\-H\-E\-A\-D-\/2016-\/12-\/02/\-D\-D4hep/\-H\-E\-A\-D/\-D\-D\-Rec/src/\-Detector\-Data.cpp File Reference}
\label{_detector_data_8cpp}\index{/opt/ilcsoft/\-H\-E\-A\-D-\/2016-\/12-\/02/\-D\-D4hep/\-H\-E\-A\-D/\-D\-D\-Rec/src/\-Detector\-Data.\-cpp@{/opt/ilcsoft/\-H\-E\-A\-D-\/2016-\/12-\/02/\-D\-D4hep/\-H\-E\-A\-D/\-D\-D\-Rec/src/\-Detector\-Data.\-cpp}}
}
{\ttfamily \#include \char`\"{}D\-D\-Rec/\-Detector\-Data.\-h\char`\"{}}\\*
\subsection*{Namespaces}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hyperlink{namespace_d_d4hep}{D\-D4hep}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Namespace for the A\-I\-D\-A detector description toolkit. \end{DoxyCompactList}\item 
\hyperlink{namespace_d_d4hep_1_1_d_d_rec}{D\-D4hep\-::\-D\-D\-Rec}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Namespace for the reconstruction part of the A\-I\-D\-A detector description toolkit. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
std\-::ostream \& \hyperlink{namespace_d_d4hep_1_1_d_d_rec_aa514e41eeafbaef792fcf63b9f571f79}{D\-D4hep\-::\-D\-D\-Rec\-::operator$<$$<$} (std\-::ostream \&io, const Fixed\-Pad\-Size\-T\-P\-C\-Data \&d)
\item 
std\-::ostream \& \hyperlink{namespace_d_d4hep_1_1_d_d_rec_a9b0e1617bdabefc79ff68ab36353b78b}{D\-D4hep\-::\-D\-D\-Rec\-::operator$<$$<$} (std\-::ostream \&io, const Z\-Planar\-Data \&d)
\item 
std\-::ostream \& \hyperlink{namespace_d_d4hep_1_1_d_d_rec_abb36ebe6cd2bdcb3a1bf8dd305d70c75}{D\-D4hep\-::\-D\-D\-Rec\-::operator$<$$<$} (std\-::ostream \&io, const Z\-Disk\-Petals\-Data \&d)
\item 
std\-::ostream \& \hyperlink{namespace_d_d4hep_1_1_d_d_rec_ae4c258c58c53ab806bedda2948d0acca}{D\-D4hep\-::\-D\-D\-Rec\-::operator$<$$<$} (std\-::ostream \&io, const Conical\-Support\-Data \&d)
\item 
std\-::ostream \& \hyperlink{namespace_d_d4hep_1_1_d_d_rec_a56c7e8b362aec38f71cfccb7b1bfd0a4}{D\-D4hep\-::\-D\-D\-Rec\-::operator$<$$<$} (std\-::ostream \&io, const Layered\-Calorimeter\-Data \&d)
\end{DoxyCompactItemize}
