\section{Calorimeter\-Draw\-Params Struct Reference}
\label{structCalorimeterDrawParams}\index{Calorimeter\-Draw\-Params@{Calorimeter\-Draw\-Params}}
\subsection*{Public Attributes}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
double {\bfseries r\-\_\-inner}\label{structCalorimeterDrawParams_add1252be79844271d9805287fb31ab75}

\item 
double {\bfseries delta\-\_\-r}\label{structCalorimeterDrawParams_a9483484ec37606a6455a0017b3c59db5}

\item 
double {\bfseries z\-\_\-0}\label{structCalorimeterDrawParams_affe5e664b3646d45c79638d769697ba6}

\item 
double {\bfseries delta\-\_\-z}\label{structCalorimeterDrawParams_a6607e50102451ca3d066b3518ae47334}

\end{DoxyCompactItemize}


The documentation for this struct was generated from the following file\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
D\-D\-C\-E\-D\-Viewer.\-h\end{DoxyCompactItemize}
